Copyright: Cправка программы Калькулятор'2000.  Все права защищены Карпенчук О.В.
Citation: Авторство Карпенчук О.В.


Общие сведения и рекомендации

 версия 1.3 от 28 июля 2000 года

Запустить программу Калькулятор’2000

Программа предназначена, прежде всего, для людей активно занимающихся научной и исследовательской деятельностью. Очень хорошо подходит для школьников и студентов для расчетов курсовых и домашних заданий. Идеей создания программы послужило отсутствие в стандартном калькуляторе W95 операций с комплексными числами.  Далее скитания в Internet, и закачивание все-возможных калькуляторов, навело на мысль создания универсального научного калькулятора. При создании программы, я старался вложить в нее как можно больше положительных вещей  и идей позаимствованных мной из других калькуляторов, а иногда и просто из студенческой жизни. Программа отрабатывалась и проверялась на моих сокурсниках в течении 2-х лет начиная с Калькулятора’98…:-) - что из этого получилось судить вам.

Общие сведения о программе Калькулятор’2000

Программа «Калькулятор’2000» предоставляет вам следующие преимущества:

  Возможность вычислять сложные формулы с приоритетом выполнения операций.

  Реализованы 34 математических функции в том числе и гиперболические.

  Реализована удобная вставка как чисел из памяти, так и функций – используется обычное перетаскивание объектов. Для этого достаточно захватить число мышкой и перенести его в строку ввода выражений.

  Операции над числами в пределах от 3.6E–4951 до 1.1E4932.

  Возможность изменять точность измерения (максимальная точность - 32 знака после запятой, минимальная  - округление до целых).

  Также есть возможность представления чисел в экспоненциальной нотации.

  Динамическое изменение размеров программы, осуществлена возможность изменения размера - как по горячим клавишам, так и при помощи специальных кнопок.

  Реализована опция автоматической центровки окна на экране дисплея при изменении размера калькулятора.

  Возможность отмены любой операции и возвращение на шаг назад.

  Гибкая система настроек с возможностью сохранения всех параметров (положения, размера, списка чисел в памяти, списка выражений, протокола и т.д.).

  Возможность перевода и смешанного вычисления в различных системах счисления. Воспринимает двоичную (b11011), восьмеричную (o71247) и шестнадцатеричную ($1FFA45DC) систему счисления, причем пределы вычислений такие же как и в десятичной системе счисления.

  Возможность протоколирования вычислений, а также сохранение протокола в файле.

  Эффективное использование буфера обмена. При использовании буфера  обмена, калькулятору становится доступна числовая информация, находящаяся  в других приложениях, также как и информация калькулятора становится доступной внешним программам

  При использовании невидимых операций (например, копирование в буфер обмена и т.д.) выдается звуковое оповещение о выполнении данной операции. При необходимости эту функцию можно отключить ( смотрите настройки программы ).

  Операции с комплексными числами, причем как в показательной, так и в алгебраической форме: 1 + i1 = 1.4E45.

  Калькулятор всегда находится поверх других окон и сворачивается, когда он неактивен.

  Возможность вставки физических констант. Имеются также и зарезервированные константы , например PI =  ; E = exp и многие другие.

  Возможность перевода различных величин одного рода: литры -> галлоны.

  Возможность образование стандартных десятичных и дольных единиц по стандарту СИ.

  Реализованы расширенные функции математической статистики (математическое ожидание, дисперсия, асимметрия, эксцесс). Реализована также возможность загрузки статистических данных из текстовых файлов, и создание таковых ( смотрите работу со списком памяти ).

  При вычислении тригонометрических функций есть возможность выбора задания аргумента в радианах или градусах.

  Есть достаточно хорошее описание встроенных функций и примеры выражений.

  Ну и наконец легкость установки и удаления с компьютера.

Примечание: Программа рассчитана на видеорежим 800х600, мелкий шрифт, глубина цвета не имеет значения.

Состав пакета

В состав пакета «Калькулятор’2000» входят следующие файлы:

Calculator.exe – исполняемый файл

Calculator.ini – файл настроек калькулятора

Calculator.hlp – файл справки

Calculator.cnt – файл содержания справки

Calculator.gid – файл настроек справки

Present.hlp – файл презентации программы

Present.gid – файл настроек презентации

Статистика.doc, Статистика.txt – файлы для проверки статистических операций

Статистика-Citizen.doc, Статистика-Citizen.txt – файлы проверки функций математической статистики из паспорта калькулятора Citizen – SR 35T

Тестирование.doc – файл проверки приоритета выполнения арифметических операций из паспорта калькулятора Citizen – SR 35T

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Интересные полезности

Обмен данными

Использование мыши при вставке

Использование горячих клавиш при вставке

Использование буфера обмена

Использование данных из строки состояния

Увеличение скорости работы с калькулятором

Строка ввода выражений - её скрытые возможности

Управление Списком выражений и Списком памяти при помощи клавиатуры

Быстрый расчет однотипных формул

Быстрое изменение размера калькулятора

Инспекция или обслуживание программы

Очистка протокола

Очистка списка выражений

Установка точности вычисления

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Вставка при помощи мыши
Вставка из Списка памяти в Строку ввода выражений

Для вставки при помощи мыши Вам необходимо захватить число в Списке памяти и перенести его в Строку ввода выражений. Или просто нажать на кнопку «M->X».

Вставка из Списка зарезервированных функций в Строку ввода выражений

Для вставки мышью проделать аналогичную операцию, только перетаскивать надо из Списка зарезервированных функций. Или просто нажать на  кнопку «Функции».

Вставка из Протокола в Строку ввода выражений

Достаточно выделить в Протоколе участок текста, предназначенного для переноса и вывести контекстное меню протокола, нажав правую кнопку мыши. После чего выбрать опцию меню: «Копировать текст в Строку ввода выражений».

Вставка содержимого Строки ввода выражений в MS-Word

Вставка может быть произведена посредством буфера обмена.

Вставка из Протокола в MS-Word

Выделить текст, захватить его мышью и отпустить над окном MS-Word (текст будет вставлен в текущее положения курсора). Также можно использовать и буфер обмена.


Вставка при помощи клавиатуры
Вставка из Списка памяти в Строку ввода выражений

Для вставки при помощи клавиатуры Вам необходимо нажать комбинацию клавиш «Shift+Insert».

Вставка из Списка зарезервированных функций в Строку ввода выражений

Для вставки Вам необходимо нажать клавишу «Insert». Если же вам необходимо выбрать и вставить другую функцию, то используйте комбинацию клавиш «Ctrl+F», после чего выберите необходимую функцию.

Вставка из Протокола в Строку ввода выражений

Необходимо выделить в Протоколе участок текста, предназначенного для переноса и нажать клавишу «Insert».

Вставка содержимого Строки ввода выражений в MS-Word

Вставка может быть произведена посредством буфера обмена. Копировать в буфер обмена можно по комбинации клавиш «Ctrl+C». Далее в MS-Word использовать меню «Правка - Вставить».

Вставка из Протокола в MS-Word

Вставка может быть произведена посредством буфера обмена. Выделить текст, предназначенный для переноса и нажать комбинацию клавиш «Ctrl+C». Далее в MS-Word использовать меню «Правка - Вставить».


Использование буфера обмена

При использовании буфера обмена все данные калькулятора становятся доступными для внешних программ, в частности для редактора текста MS-Word. Тоже самое происходит, когда калькулятору необходимо использовать данные, находящиеся во внешней программе. Для работы с буфером обмена существуют стандартные клавиши:

Копировать в буфер обмена - «Ctrl+C».

Вставить из буфера обмена - «Ctrl+V».


Очистка протокола

Чтобы протокол не загромождали ненужные вычисления – его необходимо периодически очищать. Произвести очистку можно при помощи комбинации клавиш «Ctrl+Delete» или при помощи кнопки на панели управления протоколом. Если в ведении протокола нет надобности, то в настройках необходимо отключить опцию «Вести протокол».


Очистка Списка выражений

Чтобы список выражений не загромождался ненужными формулами – его необходимо периодически очищать – это можно сделать, нажав кнопку «LC» или при помощи комбинации клавиш «Ctrl+Delete». Если в ведении списка выражений нет надобности, то в настройках необходимо отключить опцию «Вести список выражений».


Строка ввода выражения. Её скрытые возможности

Все операции можно выполнять из строки ввода выражений, не используя, манипулятор мышь. Для этого необходимо знать зарезервированные клавиши и правила вставки и копирования при обмене данными.

Во первых, для вычисления не обязательно нажимать кнопку «=» для этого достаточно нажать клавишу «Enter». То же самое и с очисткой строки ввода выражения - нажав клавишу «Esc» вы произведете сброс числа в строке ввода выражений.

Во вторых, если вам необходимо взять набранное выражение в скобки для этого достаточно нажать на клавишу «Пробел», если же вам надо заключить в скобки только часть выражения, то перед нажатием на «Пробел» вам необходимо выделить нужный фрагмент. То же самое происходит и при вставке функции.

Перед тем как вставить функцию вам необходимо выделить число, которое будет являться аргументом функции и нажать клавишу «Insert», если же нет выделенного числа, то аргументом функции будет являться все выражение. Кстати если выражение заканчивается на знак операции, то при вставке функции она будет добавляться к выражению.

Например: 45*25,7-78*                         (выражение до вставки функции)

                     45*25,7-78*Abs()               (выражение после вставки функции)

По тому же принципу работает и вставка констант (Ctrl+K), десятичных и дольных единиц (Ctrl+D), перевод однородных величин (Ctrl+P), зарезервированных функций (Ctrl+F).


Строка состояния

Строка состояния используется для справки о назначении кнопок и соответствующих им горячих клавиш.

Если навести курсор на строку состояния, то можно увидеть в ней текущую дату и день недели. При ударе на строке состояния мышью в протокол будет добавлена следующая строка «Расчет от ( текущая дата )»


Быстрый расчет однотипных формул

Для более быстрого расчета однотипных формул необходимо использовать так называемый «Откат – операцию Undo» возвращение на шаг назад. Для этого надо произвести расчет формулы, после чего необходимо нажать на комбинацию клавиш «Ctrl+Z» или соответствующую кнопку. В строке ввода выражений появится рассчитанная формула, в которой можно отредактировать (например - изменить переменную) и повторить расчет.


Быстрое изменение размера калькулятора

Размер калькулятора можно изменить, используя зарезервированные клавиши:

Минимальный размер – комбинацией клавиш «Ctrl+F2»

Средний размер – комбинацией клавиш «Ctrl+F3»

Максимальный размер – комбинацией клавиш «Ctrl+F4»

При быстром изменении размера калькулятора из минимального в средний и обратно – достаточно ударить дважды мышью по телу калькулятора.


Установка точности вычисления

От установки точности вычисления во многом зависит полученный результат. Поэтому установка точности вычисления должна устанавливаться в зависимости от расчетных формул. Максимальная точность вычисления до 32 разряда (то есть 32 знака после запятой). Если же точность установить в нуль, то все результаты вычислений будут округляться до целых. Если же в результате очень точных вычислений результат обращается в нуль, то для увеличения точности вычисления рекомендуется использовать экспоненциальную нотацию. Также экспоненциальную нотацию рекомендуется использовать при вычислении с очень большими числами, так как в нормальной форме большие числа выглядят очень громоздко. Режим экспоненциальной нотации задается соответствующей опцией на панели настройки.

Примечание: При вычислении над большими числами, если результат превышает 20 разрядов,  калькулятор автоматически переводит ответ в экспоненциальную нотацию, во избежании громоздкой записи числа

Примечание: При вычислении в 2, 8, 16-ой системах счисления опция установки экспоненциальной нотации на результат вычисления не влияет, поэтому необходимо примерно рассчитывать разрядность полученного числа – запись числа может быть слишком большой.


Кнопки и панели программы

Кнопки управления размером программы

Кнопки изменения размера предназначены для быстрого изменения размера окна программы, которое может быть в трех положениях:

Минимальный размер – кнопка «↑»;

Средний размер – кнопка « ← »;

Максимальный размер – кнопка «→»;

Этим трем состояниям соответствуют  следующие горячие клавиши: «Ctrl+F2», «Ctrl+F3», «Ctrl+F4» соответственно.

При неактивном состоянии, программа автоматически изменяет свой размер на минимальный, чтобы как можно меньше закрывать собой рабочую область экрана.

Панель мгновенного вычисления функций

Панель мгновенного вычисления функций предназначена для мгновенного вычисления функции аргументом, которой является выражение или число в Строке ввода выражений. Также на панели расположены кнопки скобок, кнопка образования десятичных и дольных единиц и кнопка списка констант

Кнопки функций  - предназначены для вычисления соответствующих кнопкам 8-ми самых часто используемых функций.

Кнопка образования десятичных и дольных единиц « 1EX » – предназначена для вывода меню и последующего выбора десятичной или дольной единицы. Горячая клавиша «Ctrl+D».

Кнопка списка констант « αλτ » – предназначена для вывода меню и последующего выбора одной из 23-х физических констант. Горячая клавиша «Ctrl+K».

Цифровая панель

Цифровая панель представляет собой копию цифровой панели на клавиатуре и предназначена для ввода чисел и операций в Строку ввода выражений.

Примечание: При использовании кнопок цифровой панели все цифры будут добавляться в выражение, в зависимости от положения курсора в Строке ввода выражений.

Функциональная панель

На функциональной панели расположены три секции кнопок:

Кнопки обслуживания Списка памяти и Списка  выражений – предназначены для производства следующих операций над Списками памяти и выражений:

Очистка Списка памяти, Списка выражений и Строки ввода выражения « CLR »

Очистка Списка памяти « LMC »

Очистка Списка выражений « LC »

Удаление числа из Списка памяти « MC »

Кнопки перевода величин – предназначены для перевода чисел в разные системы счисления, а так же для перевода однородных величин.

Кнопка « BIN » – предназначена для перевода выражения в двоичную систему счисления

Кнопка « OCT » – предназначена для перевода выражения в восьмеричную систему счисления

Кнопка « HEX » – предназначена для перевода выражения в шестнадцатеричную систему счисления

Кнопка « Mx -> Dx » – при нажатии на эту кнопку выводится меню перевода величин одного рода, также это меню можно вызвать при помощи комбинации клавиш «Ctrl+P».

Кнопки математической статистики – предназначены для работы с  файлами статистических данных (создание, сохранение, загрузка), а также для произведения  статистических операций над Списком памяти. Вывести меню с функциями статистики можно по нажатию комбинации клавиш «Ctrl+S».

Панель управления протоколом

Кнопки работы с протоколом – предназначены для обслуживания протокола (загрузка, сохранение, печать, очистка протокола, а так же кнопка обмена данными «Копировать протокол в буфер обмена»).

Панель обмена данными

Кнопки работы с памятью  « X -> M » и « M -> X »– предназначены для копирования данных в Список памяти и  для вывода данных из Списка памяти в Строку ввода выражений.

Кнопки работы с буфером обмена – предназначены для копирования данных в буфер обмена и для вывода данных из буфера обмена в Строку ввода выражений.

Панель редактирования Строки ввода выражений

Кнопки для редактирования – предназначены для выполнения вспомогательных функций по очистке Строки ввода выражения (эквивалентно “Сброс”) « С » и удалению символа в Строке ввода выражения « ← ».

Примечание: При удалении символа кнопкой « ← », всегда будет удаляться символ, находящийся слева от курсора в Строке ввода выражения. Если же в строке ввода выражения находился выделенный текст, то после нажатия на кнопку « ← » или « С » произойдет удаление, только выделенного фрагмента.

Примечание: Если вы случайно сбросили выражение, то его можно вернуть при помощи комбинации клавиш «Ctrl+Z» или нажать на кнопку [image].

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Настройка программы

Для настройки параметров программы необходимо развернуть калькулятор в максимальный размер (кнопкой «→» или горячей клавишей «Ctrl+F4 ») и после этого приступить к настройке, используя опции, которые находятся на панели настройки программы:

Сохранение параметров

Данная панель используется для выбора функции сохранения параметров. Если вы хотите, чтобы все параметры сохранялись, то вам необходимо выбрать опцию « Сохранять параметры ». После выхода из программы будет создан файл Calculator.ini, в котором будут сохранены следующие параметры:

-	Положение и размер калькулятора

-	Параметры настроек

-	Заданная точность вычисления

-	Строка ввода выражения

-	Список выражений

-	Список памяти

-	Протокол

При следующем запуске программы все эти параметры будут автоматически восстановлены. Если же вы не желаете сохранять вышеперечисленные параметры, то вам необходимо выбрать опцию « Не сохранять параметры ». В результате чего файл конфигурации Calculator.ini будет удален и при следующем запуске программы будут установлены параметры по умолчанию.

Настройка параметров тригонометрических выражений

Данная панель используется для установки параметров аргумента при вычислении тригонометрических функций, то есть в каких величинах будет вычисляться аргумент функции в градусах(degrees) или в радианах(radians). Если же вы хотите использовать параметр аргумента в (grads), то для этого необходимо воспользоваться зарезервированной функцией Grad( ), которая переведет (grads) в параметр, установленный вами для вычисления тригонометрических функций.

Например: Cos(Grad(25)).

Настройка звука и параметров мониторинга

Установка флажка  « Вести протокол » включает ведение протокола, после чего все операции проводимые пользователем будут отражаться в окне протокола. Если нет необходимости вести протокол вычислений, то флажок необходимо убрать.

Установка флажка  « Перенос выражений » включает режим ведения протокола, при котором все выражения в протоколе будут переноситься  по операциям (по словам). Это выгодно тогда, когда формула слишком громоздка и не помещается  полностью в окно протокола. Если нет необходимости в этом режиме, то флажок можно убрать.

Установка  флажка  « Использовать звук » используется для сопровождения звуковыми эффектами невидимых операций, например копирование данных в буфер обмена.

Установка  флажка  « Центрировать окно » используется для установки режима центрирования окна на экране дисплея при каждом изменении размера калькулятора. Если нет необходимости в этом режиме, то флажок можно убрать.

Установка флажка  « Вести список выражений » включает ведение Списка выражений, после чего все формулы просчитанные пользователем, будут заноситься в Список выражений. Причем повторяющиеся формулы в Список выражения не заносятся. Если нет необходимости запоминать просчитанные формулы, то флажок необходимо убрать.

Установка  флажка  « Экспоненциальная нотация » используется для установки режима формата вывода ответа в экспоненциальной форме вида 1E00. Причем при установке этого режима вы можете изменять точность вычисления, задавая количество выводимых знаков после запятой. Например, при точности до 6 число 0,0001564 в экспоненциальной нотации будет выглядеть 1.564E-4, или число 0,123456789 = 1.234568E-1. Этот режим целесообразно использовать, когда вы работаете с очень маленькими или очень большими числами (у которых более 20 разрядов) так как запись в нормальной форме таких чисел будет слишком громоздка.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Буфер обмена

При использовании буфера обмена все данные калькулятора становятся доступными для внешних программ, в частности для редактора текста MS-Word. Тоже происходит, когда калькулятору необходимо использовать данные, которые находятся во внешних программах.

В программе «Калькулятор’2000» реализован просмотр содержимого буфера обмена, для этого необходимо в настройках выбрать опцию «Буфер обмена».

Копирование в буфер обмена

Из Протокола

Для этого нужно, чтобы курсор находился в Протоколе, то есть протокол был активен, для этого необходимо навести курсор на протокол и ударить по кнопке мыши, после чего можно воспользоваться стандартными зарезервированными клавишами обмена данными с буфером обмена. Или использовать меню протокола, так же можно использовать кнопку копирования в буфер обмена, находящуюся на панели управления протоколом. Особенность копирования из протокола заключается в том, что можно копировать как все содержимое протокола, так и только выделенный фрагмент текста.

Из Строки ввода выражений

Для этого нужно, чтобы курсор находился в Строке ввода выражений, после чего можно воспользоваться стандартными зарезервированными клавишами обмена данными с буфером обмена. Или использовать кнопку копирования данных в буфер обмена, которая находится на панели обмена данных. Особенность копирования из Строки ввода выражений заключается в том, что можно копировать полностью всю формулу, так и только выделенный фрагмент выражения.

Из Списка памяти

Для этого нужно, чтобы Список памяти был активен, для этого нужно выбрать необходимое число из Списка памяти, после чего можно воспользоваться стандартными зарезервированными клавишами обмена данными с буфером обмена.

Вставка из буфера обмена

В Протокол

При вставке из буфера обмена в протокол, необходимо, чтобы Протокол был активен. После чего операцию можно производить при помощи комбинации зарезервированных клавиш. Особенность вставки в Протокол заключается в том, что вставляемый текст будет вставлен в текущее местоположение курсора в Протоколе. Для отмены вставки используйте комбинацию клавиш «Ctrl+Z» или нажмите на кнопку [image].

В Строку ввода выражений

При вставке в Строку ввода выражений необходимо, чтобы она была активна, после чего можно воспользоваться  зарезервированными клавишами вставки данных из буфера обмена или кнопкой вставки данных в буфер обмена, которая находится на панели обмена данных. Особенность вставки в Строку ввода выражений заключается в том, что если до вставки  в Строке ввода выражений находилась формула, которая заканчивается одним из символов операций («+», «-», «*», «/», «^», «(»), то выражение находящиеся в буфере обмена будет добавлено к формуле, в противном случае выражение будет вставлено в текущее местоположение курсора в Строке ввода выражений и взято в скобки. Для отмены вставки используйте комбинацию клавиш «Ctrl+Z» или нажмите на кнопку [image].

Примечание: Если в буфере обмена не находится числовая информация, то будет выдано  предупреждение об ошибке операции вставки данных из буфера обмена.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Протокол

Протокол предназначен для ведения мониторинга за процессом вычислений, а также для более удобного переключения задач. Например при ситуации, когда необходимо переключится с одного расчета на другой. Для этого достаточно сохранить первый расчет в файле, и приступить к выполнению второго расчета, при необходимости можно будет всегда загрузить первый расчет и продолжить вычисления. Также протокол можно использовать для переноса результатов вычислений посредством буфера обмена в другие приложения.

Протокол становится доступным, только при максимальном размере калькулятора. Развернуть калькулятор в максимальный размер можно при помощи кнопки или комбинации клавиш «Ctrl+F4». Далее необходимо выбрать опцию «Протокол» на панели настроек и работать с протоколом как с обычным редактором текста (смотрите клавиши редактирования и перемещения по тексту).

Управление параметрами протокола, а также обмен информацией  доступен из меню протокола:

Для активизации меню протокола необходимо навести курсор мыши на протокол и нажать правую кнопку мыши. Управление протоколом может также осуществляться кнопками находящимися на панели управления протоколом:

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Операции с комплексными числами

Для активизации режима работы с комплексными числами используется опция « Комплексы » из панели настройки. При выборе этой опции появится следующее диалоговое окно:

Представление комплексных чисел

В данном окне можно производить преобразования комплексного числа из алгебраической формы в показательную или обратно. Для этого достаточно ввести значения А и B (для этого используйте клавишу «Тab») и нажать на кнопку перевода, как показано ниже. После чего на экране вы можете увидеть результат перевода:

Формулы расчета комплексных чисел

При переводе комплексного числа из алгебраической (декартовые координаты) формы в показательную (полярные координаты) используется для вычисления следующие формулы:

;

ϕ = arctg(B/A);

При переводе комплексного числа из показательной (полярные координаты) формы в алгебраическую (декартовые координаты), для вычисления используются следующие формулы:

A = α*cos(ϕ);

B = α*sin(ϕ);

Также можно производить сложение, умножение, вычитание и деление комплексных чисел. При этом введены следующие обозначения: A, B, ρ, ϕ параметры первого числа, а A1, B1, ρ1, ϕ1 параметры второго числа.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Перевод однородных величин

Вызвать режим Перевода однородных величин можно при помощи горячей комбинации клавиш: «Ctrl+P», или при помощи кнопки «Mx -> Dx» находящейся на функциональной панели. После чего появится следующее меню:

В котором можно выбрать прямой или обратный перевод однородных величин.

Принцип перевода

Принцип перевода заключается в умножении числа или выражения на переводной коэффициент, причем операция вычисления предоставляется пользователю. В той ситуации когда в Строке ввода выражений не находится числа или выражения, то происходит вставка коэффициента перевода, следовательно число приравнивается единице. Если же в строке ввода выражений присутствует выделенный фрагмент, то переводной коэффициент будет умножаться на выделенное выражение.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Образование десятичных и дольных величин

Вызвать данную функцию можно при помощи кнопки, находящейся на панели мгновенного вычисления функций «1EX» или при помощи комбинации клавиш «Ctrl+D». После чего появится меню выбора единиц измерения:

Эта функция в калькуляторе дает возможность перевода результата вычислений в ту или иную дольную единицу, то есть это хорошая подсказка для тех, кто не помнит в какой степени находятся величины СИ (нано, пико, эксо и так далее).

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Математическая статистика

Для того чтобы использовать функции математической статистики необходимо:

- Занести в Список памяти статистические данные (желательно, чтобы элементов в памяти было не менее двух). Это можно сделать двумя способами: во первых загрузить статистические данные из файла(см работу со Списком памяти) и во вторых вручную занести числа при помощи кнопки «X ->M»;

- Вывести меню математической статистики при помощи кнопки «Статистика» или комбинации клавиш «Ctrl+S».

Далее необходимо выбрать интересующую вас функцию и произвести расчет.

Функции математической статистики

Математическое ожидание (Mx) - Величина характеризует среднее значение в списке памяти.

Дисперсия (Dx) - Величина характеризует меру рассеивания чисел в Списке памяти по отношению к среднему значению.

Величину полученную извлечением корня из дисперсии, называют Среднеквадратическое отклонение (б).

Центральный момент k-го порядка - Величина характеризующая среднее арифметическое k-ых степеней отклонения значений в Списке памяти от среднего значения.

Асимметрия (a) - Величина характеризующая показатель отклонения распределения чисел в Списке памяти от симметрии относительно среднего значения (асимметрия изменяется от – до + бесконечности).

Эксцесс (E) - Величина показывающая степень крутости кривой распределения чисел в Списке памяти  по сравнению с крутостью нормального распределения (если E=0, то распределение нормальное; E>0, то крутость положительна и кривая имеет более острую вершину, чем при нормальном распределении; E<0, то кривая отрицательна и кривая имеет более плоскую вершину).

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Перевод чисел в различные системы счисления

Все ответы вычислений в программе «Калькулятор’2000» выдаются в десятичной системе счисления, поэтому чтобы перевести результат в другую систему счисления, необходимо нажать на определенную комбинацию клавиш или кнопку. Переводу подлежат только целые положительные числа. Если же число или результат выражения в Строке ввода выражений не является целым положительным числом, то программа при переводе автоматически округлит переводимое число до целых и сделает его положительным.

Перевод в двоичную систему счисления

Для перевода числа или выражения в двоичную систему счисления необходимо нажать комбинацию клавиш: «Ctrl+B» или нажать кнопку «BIN», которая находится на функциональной панели.

Перевод в восьмеричную систему счисления

Для перевода числа или выражения в восьмеричную систему счисления необходимо нажать  комбинацию клавиш: «Ctrl+O» или нажать кнопку «OCT», которая находится на функциональной панели.

Перевод  в шестнадцатеричную систему счисления

Для перевода числа или выражения в шестнадцатеричную систему счисления необходимо нажать комбинацию клавиш: «Ctrl+H» или нажать кнопку «HEX», которая находится на функциональной панели.

Перевод в десятичную систему

Так как все ответы выдаются в десятичной системе счисления, то для перевода числа или выражения в десятичную систему счисления необходимо нажать  клавишу «Enter» или нажать кнопку « = », которая находится на цифровой панели.

Примечание: Если в строке ввода выражений есть выделенный фрагмент, то операция перевода будет осуществлена только над ним.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Список констант

После нажатия на кнопку «αλτ» или при нажатии комбинации клавиш «Ctrl+K»происходит открытие меню констант:

Далее выбранная физическая константа вставляется в Строку ввода выражений, причем вставка производится следующим образом. Если в Строке ввода выражений пусто, то есть не находится никаких данных, то происходит обычная вставка значения выбранной физической константы, если же в Строке ввода выражений находится формула, причем последний знак формулы является операцией («+», «-», «*», «/», «^», «(»), то происходит добавление значение выбранной константы, во всех других случаях происходит замена содержимого Строки ввода выражений на значение выбранной константы.

Примечание: При выборе физической константы из меню, значение её величины можно увидеть в строке состояния.

Примечание: Большинство зарезервированных констант можно вводить в Строку ввода выражений при помощи буквенного обозначения. Синтаксис ввода смотрите  в зарезервированных константах.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Зарезервированные константы

В программе также имеются зарезервированные константы, которые можно использовать в Строке ввода выражений

Экспонента e = 2.71828182845904524, запись – E или e

Число π = 3.14159265358979324, запись PI или pi

Число Авагадро Na = 6E23 молекул/моль, запись – Na или NA

Число Лошмидта Nл = 2.7E25 молекул/м3, запись – Nl или NL

Скорость света в вакуме C = 2.99792458E8 м/с, запись – С или с

Гравитационная постоянная G = 6.6720E-11 Н*м2 / кг2, запись – g или G

Магнитная постоянная м = 1.25663706144E-6 Гн/м, запись – m или M

Электрическая постоянная e0 = 8.85418782E-12 Ф/м, запись – E0 или e0

Постоянная Планка h = 6.626176E-34 Дж*с, запись – h или H

Постоянная Фарадея F = 96484.56 Кл / моль, запись – F или f

Постоянная Больцмана k = 1.380662E-23 Дж/К, запись – k или K

Молярная газовая постоянная R = 8.31441 Дж / К*моль, запись – r или R

Ускорение свободного падения (нормальное) g0 = 9.80665 м/с2, запись – g0 или G0

Радиус первой боровской орбиты a0 = 5.2917706E-11 м, запись – a или A

Пример:  ( 180 / PI ) * E ^ 0,5 – ( Na / 10 * g0*c )


Ввод и вычисление выражений

Операции калькулятора производятся над выражением, которое находится в Строке ввода выражений:

Основные операции

В Строке ввода выражений разрешены следующие операции:

Сложение  ( + ), Вычитание ( − ), Умножение ( ∗ ), Деление( / ), Возведение в степень ( ^ ), Выделение скобками ( «(» и «)» ).

Также разрешена:

Запись функций ( все зарезервированные функции )

Запись констант ( все зарезервированные константы )

Пример: cos(45) - sin(42) / tan(96) ^ 0.5 + 45.6 – cos(pi / 180) / e ^ 14.2

Примечание: В случае синтаксически неправильной записи выражения или некорректного вычисления, программой будет выдано сообщение об ошибке.

Приоритет операций

Приоритет выполнения операций ведется, в строго, следующем порядке – сначала выполняется действие в скобках, потом вычисление функций, операция возведение в степень, операции умножения или деления и самый меньший приоритет у операций сложения и вычитания.

Пример: 2 + 2 * 2 = 6

Пример: 5 / 4^2 * 7 + 3 * 0,5^cos(60) = 4,30882

Порядок действий:

4^2 = результат 1 действия

5/ результат 1 действия = результат 2 действия

7* результат 2 действия = результат 3 действия

cos(60) = результат 4 действия

0.5^ результат 4 действия = результат 5 действия

3* результат 5 действия = результат 6 действия

результат 3 действия + результат 6 действия = ответ.

Синтаксис

В Строке ввода выражений числа могут быть записаны в следующем виде:

Целые:  144

Дробные: (1/2)

Десятичные, причем десятичный разделитель не имеет значения 15,5 эквивалентно 15.5

Показательные: 12E3 ( эквивалентно записи 12 * 10 ^ 3 ) или 1,54E-5

В двоичной системе счисления: b0111011 = 59

В восьмеричной системе счисления: o14277 = 6335

В шестнадцатеричной системе счисления: $7FF2CDA = 134163674

Пример: b1101 * $25FE ^ (1/2)  –  o157 * 1,621E3 / b11111011101

Примечание: Для чисел в системах счисления 16-ой, 8-ой и 2-ой используются только запись целых чисел, то есть при записи $1FFA,CD23 будет выдано сообщение о синтаксической ошибке.

Примечание: При использовании различных видов записи чисел обращайте внимание на установленную точность вычисления. К примеру, для точности до 2 - число 1,5E-7 будет слишком мало, и при округлении до второго знака, это число будет обращаться в нуль.

Список выражений

Список выражений служит для хранения рассчитанных формул, которые потом могут быть вновь доступны для редактирования и последующего использования для расчета.

Примечание: Для того, чтобы не было накопления старых формул в Списке выражений, необходимо периодически проводить очистку Списка выражений.

Примечание: Для управления Списком выражений используйте зарезервированные клавиши управления списком.

Примечание: Повторяющиеся формулы в список выражений не заносятся.

Редактирование формул

Редактирование формул производится как с обычным редактором текста. Для того чтобы выделить выражение по нему достаточно два раза щелкнуть мышкой. Так же выделить текст можно при помощи удержания клавиши «Shift» + направление задается стрелками, при этом текст будет выделен от положения курсора до остановки. Для удобства редактирования используйте горячие клавиши редактирования текста.

Вставка данных в Строку ввода выражений

Вставка данных в Строку ввода выражения осуществляется тремя способами:

При помощи мыши;

При помощи клавиатуры;

При помощи кнопок обмена данными.

Примечание: Вставку в Строку ввода выражения, очень удобно выполнять через буфер обмена.

Копирование данных из Строки ввода выражений

Для копирования данных из Строки ввода выражений используется буфер обмена, причем копирование данных осуществляется в следующем порядке: Если в Строке ввода выражений есть выделенный фрагмент, то именно он копируется в буфер омена. Если выделенного фрагмента нет, то копируется полностью вся формула.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Ошибки, выдаваемые программой

Программой «Калькулятор’2000» выдаются ошибки двух видов:

Серьезные ошибки, которые  выглядят  так:

к ним относятся ошибки файловой системы, переполнения, синтаксиса, деления на нуль и так далее.

Предупреждения о возникновении ошибки, которые выглядят  так:

к ним относятся ошибки связанные с вычислением действий без аргумента, использование недопустимых операций (например вставка графики из буфера обмена ) и так далее.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Использование внутренней памяти

Список памяти

Для более удобной работы  в программе «Калькулятор’2000» предусмотрена внутренняя память, которая представляет собой выпадающий список чисел.

Из списка памяти можно выбирать необходимое число, копировать, выбранное число, в строку ввода выражений или в буфер обмена, производить над числами в списке памяти статистические операции (сумма, произведение, а также расчет других функций математической статистики), также можно сохранять и вызывать список памяти из файла статистических данных и создавать таковой.

Создание файла статистических данных

Для создания файла статистических данных необходимо нажать комбинацию клавиш «Ctrl+N» или на одноименную кнопку, которая находится на функциональной панели. После этого будет запущена программа «Блокнот», в которой вы можете набирать  статистические данные в следующем порядке: после набранного числа необходимо нажимать клавишу «Enter», для перехода на следующую строку. После набора данных их необходимо сохранить в файле с расширением Название.txt. После сохранения данный файл будет доступен по операции Загрузка данных в список памяти (смотрите ниже).

Примечание: Если  программа «Блокнот» не найдена, то файл статистических данных можно создать самостоятельно в любом редакторе текста, используя вышеописанные правила.

Сохранение списка памяти в файле

Сохранение списка памяти в файле статистических данных производится по нажатию на клавишу «F2» или на одноименную кнопку, которая находится на функциональной панели. Далее будет выдано диалоговое окно сохранения файла. Введя название файла все данные, находящиеся в списке памяти будут сохранены в этом файле.

Загрузка данных в список памяти

Загрузка данных в список памяти из файла статистических данных производится по нажатию клавишу «F3» или на одноименную кнопку, которая находится на функциональной панели. Далее будет выдано диалоговое окно выбора файла. Выбрав необходимый файл все данные, находящиеся в нем будут загружены в список памяти.

Примечание: Если в файле статистических данных находились строки, которые не являются числами, то они будут автоматически удалены из списка памяти и об этом будет сообщено пользователю.

Работа со списком памяти

Все операции работы с памятью могут быть доступны из меню Списка памяти, которое выводится при нажатии правой кнопки мыши над Списком памяти:

Занесение числа в память

Для занесения числа в список памяти необходимо нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Insert» или на кнопку «X -> M», которая находится  на панели обмена данными. Если копируемое выражение, не является числом, то будет выдано предупреждение об ошибке. Если в строке ввода выражений есть выделенный фрагмент текста, то именно он и будет копироваться в память.

Вставка числа из памяти

Для вставки числа из списка памяти в строку ввода выражений необходимо сначала выбрать необходимое число, а потом нажать комбинацию клавиш «Shift+Insert» или на кнопку «M -> X», которая находится  на панели обмена данными. Вставляемое число будет скопировано в текущее положение курсора в Строке ввода выражений и взято в скобки. Если в строке ввода выражений формула заканчивается на знак операции, то вставляемое число будет добавлено к выражению.  Если в строке ввода выражений есть выделенный фрагмент текста, то при вставке он будет заменен вставляемым числом.

Удаление числа из памяти

Для удаления выбранного числа памяти  необходимо сначала выбрать удаляемое число в списке памяти, а потом нажать комбинацию клавиш «Shift+Delete» или на кнопку «MC», которая находится на функциональной панели. После этого выбранное число будет удалено из Списка памяти.

Очистка списка памяти

Для удаления всех  чисел в памяти  необходимо нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Delete» или на кнопку «LMC», которая находится на функциональной панели. После этого список памяти будет пуст.

Примечание: Для управления списком памяти используйте зарезервированные клавиши управления списком.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Математические функции

Все реализованные в калькуляторе функции могут быть доступны для строки ввода выражений из Списка зарезервированных функций:

Для того, чтобы воспользоваться этими функциями, нужно выбрать в Списке зарезервированных функций необходимую функцию, и произвести операцию вставки в Строку ввода выражений при помощи мыши или клавиатуры.

Также все зарезервированные математические функции могут быть доступны из меню, которое активизируется по нажатию комбинации клавиш «Ctrl+F»:

Тригонометрические функции

Cos(X) – вычисление функции Cos.

Sin(X) – вычисление функции Sin.

Tan(X) – вычисление функции Tg.

CoTan(X) – вычисление функции Ctg.

Sec(X) – вычисление функции 1 / Cos(X).

CoSec(X) – вычисление функции 1 / Sin(X).

Обратные тригонометрические функции

ACos(X) – вычисление функции ArcCos. Вычисление угла, косинус которого равен X.

ASin(X) – вычисление функции ArcSin. Вычисление угла, синус которого равен X

ATan(X) – вычисление функции ArcTg. Вычисление угла, тангенс которого равен X

Примечание: для вычисления тригонометрических функций необходимо обращать внимание, в каких единицах задан аргумент функции. Для этого необходимо посмотреть настройку параметров тригонометрических выражений.

Гиперболические функции

Ch(X) – вычисление функции гиперболического Cos.

Ch(X) = (Exp(X) + Exp(-X / 2)) / 2

Sh(X) – вычисление функции гиперболического Sin.

Sh(X) = (Exp(X) - Exp(-X / 2)) / 2

Th(X) – вычисление функции гиперболического Tg.

Th(X) =(Exp(X) - Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp(-X))

Cth(X) – вычисление функции гиперболического Ctg.

Cth(X) =(Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) - Exp(-X))

Обратные гиперболические функции

ACh(X) – вычисление функции гиперболического ArcCos.

ASh(X) – вычисление функции гиперболического ArcSin.

ATh(X) – вычисление функции гиперболического ArcTg.

Логарифмические функции

Ln(X) – вычисление функции натурального логарифма (логарифм по основанию Exp).

Log(X) – вычисление функции десятичного логарифма (логарифм по основанию 10).

Log2(X) – вычисление функции логарифма по основанию 2.

Принцип вычисления логарифма числа с любым основанием

Для того чтобы вычислить логарифм по основанию N необходимо использовать следующую формулу:

LogN(X) = Ln(X) / Ln(N)

Функции форматирования чисел

Abs(X) – вычисление абсолютной величины (модуль числа).

Пример:

Abs(-56) = 56

Abs(-2*0.15) = 0.3

Frac(X) – вычисление дробной части аргумента.

Пример:

Frac(1.7) = 0.7

Frac(-25.14) = -0.14

Frac(0.25*11) = 0.75

Int(X) – вычисление целой части аргумента. Если X >= 0, функция возвращает ближайшее целое, большее или равное X. Если X < 0, функция возвращает ближайшее целое, меньшее или равное X.

Пример:

Int(123.448) = 123

Int(-345.555) = -345

Int(43.01*21.0234) = 904

Round(X) – функция возвращает значение X, округленное до ближайшего целого числа.

Пример:

Round(-46.317) = -46

Round(5.7) = 6

Round(0.5) = 1

Trunc(X) – функция возвращает ближайшее целое число, меньшее или равное X, если X >= 0, и большее или равное X, если X < 0.

Пример:

Trunc(5.7) = 5

Trunc(-10.7) = -10

Функции перевода величин

Deg(X) – функция перевода градусов в радианы. Не имеет смысла, если в настройках тригонометрических функций установлены градусы

Deg(X) = X * PI / 180

Rad(X) – функция перевода радиан в градусы. Не имеет смысла, если в настройках тригонометрических функций установлены радианы.

Rad(X) = X * 180 / PI

Grad(X) – функция перевода grads в градусы или радианы в зависимости, какой параметр установлен в настройках  тригонометрических функций.

В радианы: Grad(X) = X * PI / 200

В градусы: Grad(X) = X * (PI / 200)*(180 / PI)

Fahr(X) – функция перевода градусов Цельсия в градусы Фаренгейта.

Fahr(X) = ((X – 32) * 5) / 9

Ceils(X) – функция перевода градусов Фаренгейта  в градусы Цельсия.

Ceils(X) = ((X * 9) / 5) + 32

Стандартные функции

Exp(X) – вычисление экспоненты, т. е. Значение е  в степени X. Значение е является основанием натурального логарифма и равно 2.71828182845904524.

Sqr(X) – возведение в квадрат значения X.

Sqrt(X) – вычисление квадратного корня из X.

Fact(X) – вычисление факториала X (соответствует Fuct(X) = X!). Причем аргумент функции является положительное целое число. Если число не является целым и положительным, то функция автоматически округлит аргумент и сделает его положительным.

Sign(X) – функция возвращает 1, если X > 0 и –1, если X < 0 ( соответствует знаку числа).

Примечание:  При вычислении аргументами в функциях могут служить зарезервированные константы.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Клавиши управления

Горячие клавиши – это клавиши управления, которые действует при активизации одного  из следующих объектов: Протокол, Строка ввода выражений, Список памяти, Список зарезервированных функций.

Запустить программу «Калькулятор’2000» из среды Windows можно при помощи следующей комбинации клавиш: «Ctrl+Alt+C»

Клавиши управления памятью

«Ctrl+Insert» – Копировать в память

«Shift+Insert» – Вставить из памяти

«Ctrl+C» – Копировать, выбранное число в буфер обмена

«Shift+Delete» – Удалить, выбранное число из памяти

«Ctrl+Delete» – Очистить список памяти

«Ctrl+N» – Создать файл статистических данных

«F2» – Сохранить список памяти в файле статистических данных

 «F3» – Загрузить данные в список памяти из файла статистических данных

Также для работы с памятью действуют клавиши управления списком.

Клавиши управления строкой ввода выражений

«Ctrl+V» – Вставить из буфера обмена

«Ctrl+C» – Копировать в буфер обмена

«Ctrl+Insert» – Копировать в память

«Shift+Insert» – Вставить из памяти

«Insert» – Вставить функцию

«Ctrl+Delete» – Очистить список выражений

«Ctrl+Z» – Отменить предыдущую операцию (возвратить на шаг назад)

«Alt+A» – Выделяет все выражение

«Пробел» – Клавиша пробел заключает, выделенный фрагмент в скобки. Если же выделенного текста нет, то в скобки берется все выражение

Клавиши перевода чисел в различные системы счисления

«Ctrl+B» – Перевод числа или выражения в двоичную систему счисления

«Ctrl+O» – Перевод числа или выражения в восьмеричную систему счисления

«Ctrl+H» – Перевод числа или выражения в шестнадцатеричную систему счисления

Клавиши вывода меню

«Ctrl+P» – Вывод меню перевода однородных величин

«Ctrl+K» – Вывод меню списка констант

«Ctrl+D» – Вывод меню образования десятичных и дольных единиц

«Ctrl+S» – Вывод меню математической статистики

«Ctrl+F» – Вывод меню зарезервированных функций

Также для Строки ввода выражений действуют клавиши редактирования текста и клавиши управления списком.

Клавиши управления размером программы

«Ctrl+F2» – Минимальный размер калькулятора

«Ctrl+F3» – Средний размер калькулятора

«Ctrl+F4» – Максимальный размер калькулятора

«Ctrl+M» – Минимизация калькулятора на панель задач

«Ctrl+W» – Центрировать окно на экране дисплея

Так же для изменения размера калькулятора можно воспользоваться зарезервированными кнопками.

Клавиши вывода справки

«F1» – Вывод тематической справки (справка об активном объекте), при этом калькулятор минимизируется на панель задач

«F9» – Вывод содержания справки, при этом калькулятор автоматически минимизируется на панель задач и восстанавливается при закрытии справки.

Клавиши управления протоколом

«F2» – Сохранить протокол в файле

«F3» – Открыть сохраненный протокол

«Ctrl+C» – Копировать, выделенный текст в буфер обмена. Если  в протоколе нет выделенного текста, то в буфер обмена копируется все содержимое протокола

«Ctrl+X» – Вырезать, выделенный текст в буфер обмена. Операция выполняется, если в протоколе есть выделенный текст

 «Ctrl+V» – Вставить текст из буфер обмена в протокол. При вставке текст добавляется в конец протокола, вне зависимости от положения курсора в протоколе

«Insert» – Копировать, выделенный текст в Строку ввода выражений. Если в протоколе нет выделенного текста, то будет выдано предупреждение об ошибке.

«Ctrl+Delete» – Очистить протокол

«Ctrl+F» – Изменить шрифт выделенного текста

«Ctrl+Z» – Отменить предыдущую операцию (возвратить на шаг назад)

Также для Протокола действуют клавиши редактирования текста и клавиши перемещения по тексту.

Выход из программы

Выход из программы осуществляется по нажатию комбинации клавиш «Alt+F4» или клавиши «F10».

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Клавиши редактирования текста

Для редактирования текста используются следующие клавиши:

Клавиши перемещения по тексту:

«Home» - в начало строки

«End» - в конец строки

«Стрелки» - перемещение курсора по строке на один символ вправо или влево

Клавиши выделения текста

«Shift»+«Стрелки» - выделяет один символ в строке вправо или влево от положения курсора

«Shift»+«Home» - выделяет текст от положения курсора до начала строки

«Shift»+«End» - выделяет текст от положения курсора до конца строки

Клавиши удаления текста

«Delete» - удалить символ справа от положения курсора

«←» - удалить символ слева от положения курсора

Примечание: Если есть выделенный текст, то обе эти клавиши удаляют выделенный фрагмент. Также фрагмент будет удален, если после выделения был нажат любой символ. Для строки ввода выражений при нажатии на клавишу пробел происходит заключение выделенного фрагмента в скобки, если же нет выделенного текста, то в скобки берется все выражение.


Клавиши управления списком

Для управления списком, используются следующие клавиши:

«Alt+Стрелка вниз» - открыть  список

«Alt+Стрелка вверх» - закрыть  список

«Пробел» - выбирать активную строку и закрыть список

Клавиши перемещения по списку:

«Стрелка вверх или вниз» - перемещение курсора по списку на одну строку вверх или вниз

«Page Up» - в начало видимого списка

«Page Down» - в конец видимого списка

Примечание: Повторное нажатие клавиши «Page Up» или «Page Down» производит прокрутку списка.


Клавиши перемещения по тексту

«Ctrl+Home» - в начало текста

«Ctrl+End» - в конец текста

«Home» - в начало строки

«End» - в конец строки

«Page Up» - постраничная прокрутка текста вверх

«Page Down» - постраничная прокрутка текста вниз

«Ctrl+Page Up» - в начало видимого текста

«Ctrl+Page Down» - в конец видимого текста

«Стрелка вправо или влево» - перемещение курсора по строке на один символ вправо или влево

«Стрелка вверх или вниз» - перемещение курсора на одну строку вверх или вниз

Примечание: Если при перемещении стрелками вправо или влево удерживать клавишу «Ctrl», то курсор будет перемещаться по словам.


Примеры тестирования и рекомендации к точности проведения расчетов

Пример тестирования калькулятора Citizen SR-35T из паспорта  (максимальная разрядность и её изменение в процессе теста)

       Отключите опцию в настройке «Ведение протокола»

       Загрузите в протокол файл «Тестирование.doc»

       Произведите все операции и сравните с ответами Калькулятора’2000

   Тестирование статистических операций

      Загрузите в список памяти данные из файла «Статистика.txt»

      Используя кнопку «Статистика» произведите вычисление всех статистических функций

      Далее сравните результаты в файле протокола «Статистика.doc»

Установка точности вычисления

      Задание оптимальной точности для различных вычислений (для комплексов достаточная точность 2, для тригонометрических выражений 6, для остальных по вашему усмотрению). Если в результате вычислений вы должны получить слишком маленькие величины, то используйте опцию настройки «Экспоненциальная нотация». При вычислениях, с числами превышающих 19 разрядов – они автоматически переводятся в экспоненциальную форму представления.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000


Об авторе программы

Карпенчук Олег Валерьевич (14.07.75)

Родился и проживаю в России, г. Ростов-на-Дону.

Закончил среднюю школу № 33. Далее закончил Ростовский Машиностроительный Колледж специальность “Наладка станков с числовым программным управлением и робототехнических комплексов”. 26.06.2000 закончил Ростовский Государственный университет путей сообщения факультет “Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. транспорте” специальность АМП (Микропроцессорные информационно-управляющие системы).

Работа: Программирую на Delphi (BDE), Borland Pascal (Turbo Vision), FoxPro. Принимаю заказы на создание целевых приложений или программных комплексов, работа с базами данных и т.д. Если вам понравился мои программы, обращайтесь, с удовольствием возьмусь за работу, конечно за умеренную плату. Так же предлагаю услуги по изготовлению курсовых проектов и работ. Берусь за работы в следующих областях: Железнодорожные дисциплины (направление автоматика, телемеханика и связь), Теоретическая механика (сопромат), Высшая математика (матстатистика), Юриспреденция.

Увлечения: Очень люблю читать фантастику Роджера Желязны (Всё про Амбер, "Князь света"), Гарри Гаррисона("Крысы"), Роберта Лин Асприна("Мифология"), братьев Стругацких("Понедельник начинается в субботу","Сказка о тройке"), Головачева("Посланик"), Гуляковского("Чужие пространства" и многое другое), Юрия Никитина(Эпопея про "Троих") и других бестов.

Мои координаты: г. 344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной 276 кв. 61.

Программа «Калькулятор’2000»  создана в Delphi 4.0 под MS Windows’98 11 ноября 1999 года. В процессе создании программы использовалась RX-библиотека, а также русские ресурсы к Delphi 4.0. Все Help Files созданы в  MS Help WorkShop ver 4.03.0002 поставляемой в пакете с Delphi. Все Images & Icon’s взяты из библиотеки Delphi или нарисованы автором в редакторе ресурсов Image Editor ver 3.0 также входящим в состав Delphi. Готовый продукт был упакован при помощи утилиты создания Installяшек – Wise Installation System 6.0.

Все пожелания и отклики присылайте на E-Mail: kik13@mail.ru.

Закрыть справку программы Калькулятор’2000